WINDOW_HEIGHT    780
WINDOW_WIDTH    550
CHNL_AXIS 0.25
CHNL_AXIS_1 0.1
CHNL_AXIS_2 0.45
CHNL_AXIS_3 0.30
VAR_AXIS 0.1
VAR_AXIS_1 0.1
VAR_AXIS_2 0.1
VAR_AXIS_3 0.7
NET_YMAGN 0.9
